 -9.913888880E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.846136E+00  dx in pixels
 -3.854936E+01  dy in pixels
      1.015047  scalx
      1.022889  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
