 -1.094471488E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.588800E+00  dx in pixels
 -1.848510E+01  dy in pixels
      1.015878  scalx
      1.020517  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
