 -1.020696872E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.648200E+00  dx in pixels
 -1.755470E+01  dy in pixels
      1.018060  scalx
      1.019441  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
