 -1.066405083E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.914029E-02  dx in pixels
  1.943887E-02  dy in pixels
      1.022814  scale x
      1.026088  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
