 -1.023336861E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.242200E+00  dx in pixels
 -1.854890E+01  dy in pixels
      1.017825  scalx
      1.018662  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
