 -1.086012200E-02  1.421872555E-03 -2.966367190E-05 -3.171740670E-05  rotation in radian
 -2.022200E+00  dx in pixels
 -1.543750E+01  dy in pixels
      1.016387  scalx
      1.020515  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
