 -1.002360701E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.108036E+01  dx in pixels
 -3.729886E+01  dy in pixels
      1.013594  scalx
      1.025600  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
