 -1.067098826E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.795017E-02  dx in pixels
  4.423744E-02  dy in pixels
      1.029834  scale x
      1.018678  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
