 -8.186706694E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.188607E+00  dx in pixels
 -3.709675E+01  dy in pixels
      1.021208  scalx
      1.016593  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
