 -1.007308409E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.657951E+00  dx in pixels
 -3.816392E+01  dy in pixels
      1.014696  scalx
      1.022998  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
