 -1.099034269E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.709999E-02  dx in pixels
 -1.859590E+01  dy in pixels
      1.015680  scalx
      1.020710  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
