 -1.059060427E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.039053E+01  dx in pixels
 -3.615388E+01  dy in pixels
      1.010489  scalx
      1.027810  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
