 -1.119988177E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.116000E-01  dx in pixels
 -1.478000E+01  dy in pixels
      1.011375  scalx
      1.025979  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
