 -1.062384984E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.140400E+00  dx in pixels
 -1.691370E+01  dy in pixels
      1.016249  scalx
      1.020945  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
