 -1.057204378E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.117000E-01  dx in pixels
 -1.250830E+01  dy in pixels
      1.025844  scalx
      1.011664  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
