 -9.744221340E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.015951E+00  dx in pixels
 -3.785917E+01  dy in pixels
      1.016606  scalx
      1.021705  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
