 -1.065624044E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.699000E-01  dx in pixels
 -1.713130E+01  dy in pixels
      1.017879  scalx
      1.019912  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
