 -1.061445876E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.245000E+00  dx in pixels
 -1.744510E+01  dy in pixels
      1.024479  scalx
      1.012486  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
