 -7.703965690E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.521855E+00  dx in pixels
 -3.886150E+01  dy in pixels
      1.016007  scalx
      1.021832  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
