 -1.004233062E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.425500E+00  dx in pixels
 -3.802280E+01  dy in pixels
      1.015674  scalx
      1.022397  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
