 -8.292797910E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.548000E-01  dx in pixels
 -1.656510E+01  dy in pixels
      1.026423  scalx
      1.012674  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
