 -1.069838819E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.462000E-01  dx in pixels
 -1.578610E+01  dy in pixels
      1.015899  scalx
      1.021699  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
