 -1.021390715E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.652437E+00  dx in pixels
 -3.356643E+01  dy in pixels
      1.013779  scalx
      1.023515  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
