 -1.096847357E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.481000E-01  dx in pixels
 -1.688440E+01  dy in pixels
      1.017345  scalx
      1.019072  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
