 -8.072202930E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.877671E+00  dx in pixels
 -3.038467E+01  dy in pixels
      1.016070  scalx
      1.022215  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
