 -1.103723809E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.036000E-01  dx in pixels
 -1.684930E+01  dy in pixels
      1.015281  scalx
      1.021438  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
