 -8.275851930E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.510772E+00  dx in pixels
 -3.409884E+01  dy in pixels
      1.016736  scalx
      1.021754  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
