 -1.029205518E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.192214E+00  dx in pixels
 -3.118124E+01  dy in pixels
      1.014737  scalx
      1.022345  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
