 -1.081501570E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.732688E+00  dx in pixels
 -3.095555E+01  dy in pixels
      1.017681  scalx
      1.023935  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
