 -1.164467810E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.259800E+00  dx in pixels
 -1.306740E+01  dy in pixels
      1.017633  scalx
      1.022596  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
