 -1.121018253E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.650000E-01  dx in pixels
 -1.824280E+01  dy in pixels
      1.016645  scalx
      1.019912  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
