 -1.002571357E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.008300E+00  dx in pixels
 -1.913130E+01  dy in pixels
      1.018232  scalx
      1.019191  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
