 -8.027514260E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.556462E+00  dx in pixels
 -3.052208E+01  dy in pixels
      1.016724  scalx
      1.021315  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
