 -1.083275678E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.300300E+00  dx in pixels
 -1.549870E+01  dy in pixels
      1.024927  scalx
      1.007620  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
