 -1.141594396E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.912811E-01  dx in pixels
  2.964792E-02  dy in pixels
      1.031963  scale x
      1.017673  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
