 -8.287626940E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.848855E+00  dx in pixels
 -3.440520E+01  dy in pixels
      1.013448  scalx
      1.024264  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
