 -1.081239253E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.237863E+00  dx in pixels
 -3.508438E+01  dy in pixels
      1.014965  scalx
      1.022667  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
