 -8.010267280E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.819365E+01  dx in pixels
 -2.524534E+02  dy in pixels
      1.014446  scalx
      1.022502  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
