 -1.035462128E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.445410E+01  dx in pixels
 -2.304278E+02  dy in pixels
      1.015582  scalx
      1.020598  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
