 -9.214342100E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.258670E+01  dx in pixels
 -3.719793E+01  dy in pixels
      1.015133  scalx
      1.021987  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
