 -1.084045853E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.661500E+00  dx in pixels
 -1.397250E+01  dy in pixels
      1.012478  scalx
      1.024860  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
