 -1.100608643E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.060700E+00  dx in pixels
 -1.479700E+01  dy in pixels
      1.014840  scalx
      1.021279  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
