 -1.259188043E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.964448E-02  dx in pixels
  2.297074E-02  dy in pixels
      1.022548  scale x
      1.026285  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
