 -8.091454740E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.843152E+00  dx in pixels
 -3.291564E+01  dy in pixels
      1.015967  scalx
      1.021124  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
