 -1.092202766E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.855000E-01  dx in pixels
 -1.448590E+01  dy in pixels
      1.016353  scalx
      1.019109  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
