 -8.947214700E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.666247E+00  dx in pixels
 -3.244475E+01  dy in pixels
      1.016211  scalx
      1.021670  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
