 -7.778427210E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.946659E+00  dx in pixels
 -3.333829E+01  dy in pixels
      1.017832  scalx
      1.019809  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
