 -1.003743014E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.050163E+00  dx in pixels
 -3.320488E+01  dy in pixels
      1.008255  scalx
      1.026800  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
