 -1.085832814E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.604000E-01  dx in pixels
 -1.337880E+01  dy in pixels
      1.008953  scalx
      1.024825  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
