 -1.094754955E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.476000E-01  dx in pixels
 -1.514290E+01  dy in pixels
      1.014213  scalx
      1.022407  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
